LIBRARY     MIDISQ16

DESCRIPTION 'MIDI SEQUENCER ALPHA v1.00'

EXPORTS
    @PLAY$Q6STRING                 @3   ; play(string)
    @STOP$QV                       @4   ; stop()
    @ISINPLAY$QV                   @5   ; isinplay()
    WEP                            @1   
    LIBMAIN                        @2   
    @MMTimer@timerProc$quiuiululul @6   ; MMTimer::timerProc(unsigned int,unsigned int,unsigned long,unsigned long,unsigned long)
